Copyright: Copyright (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)


Conteúdo

ColorControl

Instruções de utilização

Copyright (c) 1999, ELSA AG (Aachen, Germany)

Conteúdo

Introdução

Instruções de utilização

O que é a Correcção Gamma

Para quê mais uma ferramenta

Como se inicia a ferramenta

Manuseamento dos elementos de comando

Formulários de cálculo

Gestão de erros

Não alterar as imagens

Perdem-se as definições

Introdução


Introdução

Introdução

O programa ELSA ColorControl permite uma combinação optimizada de cores e luminosidade do monitor.

As tonalidades médias, devido às não-linearidades técnicas inevitáveis na resolução da luminosidade dos ecrãs CTR e resultantes de diversos algoritmos de compressão de imagem, aparecem frequentemente demasiado escuras na apresentação de fotografias ou em jogos. Ao tentar equilibrar estes erros por meio dos reguladores do monitor para luminosidade e contraste, a imagem apresenta, regra geral, uma qualidade cada vez pior. Perde frequentemente o contraste nas zonas mais claras, ou ganha um contraste demasiado alto.

O programa ELSA ColorControl interfere na placa gráfica (ou seja, ainda defronte do monitor), na transferência de informações das imagens, permitindo assim influenciar também as luminosidades médias. Desta forma, é possível explorar na totalidade a amplitude do contraste e da luminosidade do monitor.

Instruções de utilização
Conteúdo


Instruções de utilização

Instruções de utilização

O que é a "Correcção Gamma"

Os tubos de raios catódicos (CRT) utilizados em quase todos os monitores apresentam um comportamento tecnológico limitado e não-linear: A intensidade da luz no ecrã de um monitor CRT é uma função não-linear da tensão que emite o quadro gráfico no monitor. Este efeito pode ter diversas causas como, por exemplo, os efeitos físicos nos tubos de imagem ou a sensibilidade psicológica da vista humana.

Por Correcção Gamma entende-se, assim, o processo de equilíbrio desta não-linearidade para obtenção de uma imagem correcta. Devido ao facto de tanto a incandescência do tubo de raios catódicos como a vista humana apresentarem sensibilidades diferentes para cores diferentes, esta correcção deve, em teoria ser conduzida separadamente para cada um dos três componentes de cores: verrmelho, verde e azul.

Para quê mais uma ferramenta

Quase todos os monitores incluem reguladores que permitem ajustar a luminosidade e o contraste de forma a torná-los cómodos e nítidos. Estes reguladores têm ainda a vantagem de reduzir a amplitude das cores da imagem apresentada. Muitas vezes, a zona clara da imagem (luz) fica "sobreiluminada" ou, então, as estruturas da parte escura (sombra) perdem-se num negro sem contornos. Esta situação acontece porque estes reguladores alteram, geralmente, apenas o nível base ou a intensificação da tensão nos tubos de imagem. A linearidade da resolução da tensão, e com ela a não-linearidade da curva de luminosidade, mantêm-se.

Pelo contrário, o programa ELSA ColorControl está preparado para alterar as tonalidades médias sem alterar a luminosidade da luz e da sombra. Estas alterações podem também ser efectuadas separadamente para cada componente de cor. Torna-se assim possível, dentro de certos limites, uma combinação da temperatura da cor de modo a que, por exemplo, numa operação com vários monitores, se possam equilibrar dois monitores juntos.

Como se inicia a ferramenta

O programa ELSA ColorControl regista-se na instalação como página adicional na caixa de diálogo Características do monitor. É possível iniciá-lo activando no Painel do controlo o símbolo Monitor. Na caixa de diálogo apresentada é possível encontrar uma página, cujo separador tem o título ELSA ColorControl. Se clicar neste separador é visualizada a página com a ferramenta.

No Windows® 98 e no Windows® 2000 é possível aceder ao programa através da página Definições ou Settings escolhendo depois a opção Avançado ou Advanced.

Manuseamento dos elementos de comando

Na parte inferior do ambiente de trabalho do programa ELSA ColorControl encontram-se os elementos de comando com os quais é possível definir as características da correcção de cores. Os três reguladores inferiores utilizam-se na Correcção Gamma dos três componentes de cores, enquanto que por cima se encontram dois reguladores de luminosidade (Blacklevel) e contraste (Picture).

Em cima encontra-se um campo de visualização no qual é possível calibrar a curva de correcção de cores actual. À direita encontram-se elementos de comando com os quais é possível gravar ou recarregar definições optimizadas para aplicações específicas sob um nome.

Reguladores da Correcção Gamma

	Por meio dos três reguladores da Correcção Gamma, é possível definir o coeficiente da curva de correcção para os três componentes de cores.  A um deslocamento para a esquerda corresponde uma redução do valor Gamma, o que corresponde a um escurecimento das tonalidades médias e vice-versa. À medida que movimenta os reguladores com o rato, pode fazer uma leitura dos coeficientes Gamma actuais num pequeno rectângulo. O alcance do valor estende-se de cerca de 0.1 do lado esquerdo a 5.0 do lado direito. O cálculo do valor para as curvas de correcção encontra-se no sector Formulário de cálculo. Com o botão Associar cursores de deslocamento podem ser associados os três reguladores, de forma a que os três componentes de cores possam ser alterados da mesma maneira.

Luminosidade

	O regulador superior influencia, no sentido lato, a luminosidade da imagem. Este regulador funciona sempre, tal como o regulador do contraste, para os três componentes simultaneamente. Mais exactamente, com estes elementos de comando é definida a tensão gerada pela placa gráfica para o monitor, quando no ecrã é apresentada uma imagem absolutamente negra (luminosidade de fundo). Para valores negativos (regulador à esquerda do centro) é definida a quantidade de tonalidades para as quais o monitor não apresenta tensão. O cálculo exacto dos valores da curva de correcção encontra-se no sector Formulário de cálculo. Atenção! Quando são alterados apenas estes parâmetros, a quantidade de cores representadas no ecrã diminui. Como tal, a definição deste valor só faz sentido em conjunto com os reguladores Gamma.

Contraste (Contrast, Picture)

	O segundo regulador influencia a subida da curva de correcção e também é designado na literatura especializada Picture Parameter. Este parâmetro altera a intensidade das luzes e, proporcionalmente, as tonalidades intermédias. Uma vez que as tonalidades escuras permanecem inalteradas, o contraste éalterado deste modo. O regulador Contraste funciona, tal como o regulador da intensidade, em todos os canais de cores ao mesmo tempo.

Elemento do Monitor

O diagrama representado na zona superior da imagem proporciona uma visão geral das definições actuais da curva de correcção das cores. Estão representados no eixo X (horizontal) o valor da luminosidade da imagem e no eixo Y (vertical) a tensão de saída gerada pela escala de cores (a intensidade da imagem gerada do monitor).

Desta forma, a uma curva "arqueada para cima" corresponde um perfil de luminosidade com tonalidades médias altas.

Na apresentação e para cada componente de cor, é exibida uma única curva da cor correspondente. A representação de várias curvas sobrepostas, resulta consequentemente numa cor mista.

Possibilidades de gravação

Para gravar uma curva de correcção, active o botão Gravar como... e introduza um nome na caixa de diálogo apresentada. Este nome aparece na lista Definições, possibilitando o deslocamento rápido entre várias entradas.

O botão Standard repõe as definições originais (uma curva de correcção um para um).

Formulários de cálculo das curvas de correcção

Neste sector é descrito o algoritmo de cálculo, através do qual é possível calcular os valores da curva de correcção a partir das definições dos reguladores.

Este cálculo é efectuado separadamente para cada componente de cor. Desta forma, segundo o seguinte formulário é calculado um resultado correspondente a cada um dos 256 valors de entrada entre 0.0 e 1.0, de onde resulta uma curva correspondente.

Parâmetros de entrada

Símbolo	Nome	Alcance do valor	Ilustração
i	Intensidade	0.0 .. +1.0	Intensidade de cores de entrada. Eixo X do elemento do monitor
pic	Contraste	-2.0 .. +2.0	Valor do regulador de contraste
bl	Luminosidade	-2.0 .. +2.0	Valor do regulador de luminosidade
ga	Gamma	0.1 .. +5.0	Valor do regulador Gamma

Formulário de cálculo

O resultado a da intensidade de saída é calculado através do seguinte formulário:

Se o valor a deste cálculo for menor que 0.0 ou maior que 1.0, é fixado em 0.0 ou 1.0.

Em seguida, o resultado a é multiplicado por 65535 e enviado para a placa gráfica.

Introdução
Gestão de erros
Conteúdo


Gestão de erros

Gestão de erros

Não se observam alterações de imagem

Por norma, as alterações nas definições de luminosidade ou de Gamma são visíveis de imediato no monitor. Se não for observada qualquer alteração, isso significa que o controlador utilizado não suporta correcções Gamma no modo actual do monitor. Muitas vezes, isso depende da profundidade de cor utilizada.

Tente instalar outra resolução de cor (16 oder 32 bpp).

Perdem-se as definições

Se após alteração das definições a imagem no monitor for alterada, mas as definições se percam após reinício do Windows, o controlador gráfico não grava as definições das cores.

Para alguns controladores gráficos mais antigos este comportamento é normal, visto que o ELSA ColorControl utiliza nestes casos a interface Windows standard para correcção das cores, que não prevê a gravação após reinício.

Instruções de utilização
Conteúdo


Nesta lista é possível escolher a amplitude dentro da qual devem ser válidas as definições de cores. Só é possível escolher "Desktop".


Representação gráfica das curvas de correcção definidas.


Escolha aqui uma das autodefinições.


Clique aqui para gravar definições actuais com um nome.


Clique aqui para eliminar as autodefinições.


Clique aqui para definir a curva de correcção standard do controlador.


Este regulador influencia a luminosidade de fundo.


Este regulador influencia a intensidade das tonalidades claras, bem como o contraste.


Este controlador define os Parâmetros Gamma para o canal de cor vermelha.


Este controlador define os Parâmetros Gamma para o canal de cor verde.


Este controlador define os Parâmetros Gamma para o canal de cor azul.


Active esta caixa de controlo para associar os três reguladores para os Parâmetros Gamma.